EPUB-Informationen

Bezeichnung:

527b-2013

Stand/Datum des Downloads:

15.09.2021

Anlage 2 zur KDAVO

(ABl. 2013 S. 110)

Die geltende Entgelttabelle finden Sie in der KDO (Nr. 520).

Entgelttabelle

Gültig ab 1. Januar 2013

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 5
+ LZ

ERZ
bis zu
2 Jahre

ERZ
mehr als
2 Jahre

ERZ
mehr als
5 Jahre

ERZ
mehr als
8 Jahre

ERZ
mehr als
11 Jahre

mit Leistungszulage gemäß
§ 29 Absatz 2 KDAVO

Entgelt-gruppe

monatlich in Euro

E 1

1495

1518

1540

1562

1585

1735

E 2

1722

1743

1764

1791

1811

1983

E 3

1899

1956

2015

2074

2132

2321

E 4

2005

2077

2149

2220

2293

2494

E 5

2107

2205

2303

2402

2498

2709

E 6

2342

2342

2471

2597

2725

2960

E 7

2458

2458

2616

2774

2932

3178

E 8

2722

2722

2884

3042

3202

3475

E 9

2996

2996

3180

3365

3549

3849

E 10

3284

3284

3538

3791

4043

4372

E 11

3620

3620

3868

4117

4365

4727

E 12

3947

3947

4240

4534

4825

5220

E 13

4273

4273

4628

4983

5337

5765

E 14

4656

4656

5025

5390

5758

6223

Entgelttabelle für die Beschäftigten der EKHN

Gültig ab 1. September 2013

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 5
+ LZ

ERZ
bis zu
2 Jahre

ERZ
mehr als
2 Jahre

ERZ
mehr als
5 Jahre

ERZ
mehr als
8 Jahre

ERZ
mehr als
11 Jahre

mit Leistungszulage gemäß
§ 29 Absatz 2 KDAVO

Entgelt-gruppe

monatlich in Euro

E 1

1540

1564

1586

1609

1633

1787

E 2

1774

1795

1817

1845

1865

2042

E 3

1956

2015

2075

2136

2196

2391

E 4

2065

2139

2213

2287

2362

2569

E 5

2170

2271

2372

2474

2573

2790

E 6

2412

2412

2545

2675

2807

3049

E 7

2532

2532

2694

2857

3020

3273

E 8

2804

2804

2971

3133

3298

3579

E 9

3086

3086

3275

3466

3655

3964

E 10

3383

3383

3644

3905

4164

4503

E 11

3729

3729

3984

4241

4496

4869

E 12

4065

4065

4367

4670

4970

5377

E 13

4401

4401

4767

5132

5497

5938

E 14

4796

4796

5176

5552

5931

6410

Die ab dem 1. September 2013 gültige Anlage 2 zur KDAVO gilt bis zur Beschlussfassung neuer Entgelttabellen, mindestens jedoch bis zum 28. Februar 2014. Sie gilt nur für die Beschäftigten der EKHN. Für die Beschäftigten in der Diakonie gelten die Anlagen 2 und 2A zur KDAVO mit Stand vom 1. Januar 2013 fort.

Anlage 2A zur KDAVO
Entgelttabelle für Ärztinnen und Ärzte

Gültig ab 1. Januar 2013

(ABl. 2013 S. 112)

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

Stufe 7

Stufe 8

Stufe 9

ERZ
bis ein Jahr

ERZ mehr als 1 Jahr

ERZ mehr als 2 Jahre

ERZ mehr als 3 Jahre

ERZ mehr als 5 Jahre

ERZ mehr als 6 Jahre

ERZ mehr als 10 Jahre

ERZ mehr als 11 Jahre

ERZ mehr als 13 Jahre

Entgeltgruppe

monatlich in Euro

Entgeltgruppe A 1
(Assistenzärzte)

4276

4595

4911

5229

5688

Entgeltgruppe A 2
(Fachärzte)

5403

5786

6169

6672

Entgeltgruppe A 3
(Oberärzte)

6837

6949

7059

Entgeltgruppe A 4
(Ltd. Oberärzte)

7612