EPUB-Informationen

Bezeichnung:

272-1987

Stand/Datum des Downloads:

26.09.2022

Richtlinien für die Genehmigung von Stellen
für Reinigungskräfte

Vom 25. August 1987

(ABl. 1987 S. 179)

Die Richtlinien wurden von der Kirchenverwaltung im Rahmen einer Ausführungsbestimmung gemäß § 29 RVG i. V. m. § 1 Nummer 12 ÜVO am 4. Februar 2015 mit Wirkung vom 1. Januar 2015 aufgehoben.

Die Kirchenverwaltung hat folgende Richtlinien für die Genehmigung von Stellen für Reinigungskräfte beschlossen:

Je nach Nutzung der Räume werden folgende Richtwerte für die Reinigungshäufigkeit und die pro Stunde zu reinigende Fläche festgesetzt.

Reinigungshäufigkeit

Richtzahl qm pro Stunde u. Arbeitskraft

Kirchenräume

1 x wöchentlich

130 qm

Gemeinde- und Versammlungsräume, Verwaltungsgebäude

2 x wöchentlich

130 qm

Kindergärten

täglich

90 qm

Fenster

6 x jährlich

10 qm beidseitig mit Rahmen

In den Richtzahlen sind die Fußbodenreinigung und Nebenarbeiten (z.B. Staubwischen, feuchtes Abwischen von Möbeln, Türen und Fensterbänken, Absaugen von Polstermöbeln, Entleeren von Aschenbechern und Abfallbehältern) berücksichtigt; nicht berücksichtigt ist die Fensterreinigung.

In begründeten Einzelfällen kann aufgrund der Beschaffenheit oder der Nutzung der Räume von den Richtzahlen bis zu 30 % abgewichen werden. Die Gründe sind darzulegen.